0 200 400 600 800 1000 1200 1400 0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

3.5

4 x 10^{10}

Days Since 1997-09-01

Bytes of Instrument Data

RADIO TRACKING DATA

RADIO OCCULTATION DATA

CUMULATIVE BYTES OF INSTRUMENT DATA WRITTEN TO CD-R