-50 0 50 100 150 200 250 300 -10

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

Day of 1997

Frequency, +8423152900 Hz

MGS USO Frequency

Joseph Twicken 10 Oct 1997

Latest slope = 0.178 Hz/day Initial slope = 0.253 Hz/day